\pagebreak
\section{Sample gui}

\begin{figure}[h]

\begin{minipage}{14cm}
%% Fehlt mir leider...
Fehlt mir...
%%\centerline{\includegraphics[width=14 cm]{addgui}}

\caption{Extended ER Diagram}
\end{minipage}
\end{figure}

\noindent
