\pagebreak
\section{ER Diagrams}

\begin{figure}[h]

\begin{minipage}{14cm}
\centerline{\includegraphics[width=14 cm]{ER-komplett}}

\caption{Extended ER Diagram}
\end{minipage}
\end{figure}

\noindent
